Rating Field (8.x-1.0-alpha1) - en to unknown language translation catalogue (6 entries)

en: Value
target: مقدار

en: N/A
target: هیچ

en: Configuration
target: پیکربندی

en: Hidden
target: پنهان

en: About
target: درباره

en: 1
target: ۱
