Raven (Sentry integration) (8.x-2.19) - en to unknown language translation catalogue (12 entries)

en: Disabled
target: غیرفعال

en: Enabled
target: فعال

en: Error
target: خطا

en: Not found
target: پیدا نشد

en: Warning
target: اخطار

en: Notice
target: اطلاعیه

en: Info
target: اطلاعات

en: Debug
target: اشکال زدایی

en: Release
target: انتشار

en: Emergency
target: وضعیت اضطراری

en: Alert
target: هشدار

en: Critical
target: بحرانی
