Read only mode (8.x-1.2) - en to hi translation catalogue (4 entries)

en: Enabled
hi: सक्रिय करें

en: Administration
hi: प्रशासन

en: Default
hi: डीफॉल्ट

en: URL
hi: यूआरएल
