Read only mode (8.x-1.2) - en to pl translation catalogue (5 entries)

en: Enabled
pl: Włączone

en: Administration
pl: Administracja

en: Default
pl: Domyślny

en: Read only mode
pl: Tryb tylko do odczytu

en: Redirect path
pl: Ścieżka przekierowania
