Recurly Aegir (8.x-1.0-alpha1) - en to ne translation catalogue (4 entries)

en: URL
ne: यूआरएल

en: Site name
ne: साइटको नाम

en: Tasks
ne: कार्यहरु

en: About
ne: बारेमा
