Recurly Aegir (8.x-1.0-alpha1) - en to unknown language translation catalogue (5 entries)

en: URL
target: نشانی

en: Site name
target: نام سایت

en: Site
target: سایت

en: Tasks
target: وظایف

en: About
target: درباره
