Redirect 404 to Home Page (8.x-1.0-beta1) - en to ja translation catalogue (4 entries)

en: Configuration
ja: 環境設定

en: About
ja: アバウト

en: Redirection type
ja: 転送のタイプ

en: Status message
ja: ステータスメッセージ
