Redirect Extensions (8.x-1.0) - en to de translation catalogue (11 entries)

en: Cancel
de: Abbrechen

en: Save
de: Speichern

en: To
de: An

en: Custom
de: Benutzerdefiniert

en: You are attempting to redirect the page to itself. This will result in an infinite loop.
de: Sie versuchen, denn Pfad auf sich selber umzuleiten. Das würde zu einer Endlos-Schleife führen.

en: About
de: Über

en: Just a timestamp field.
de: Definiert ein Zeitstempel-Feld.

en: Redirect status
de: Weiterleitungsstatus

en: Status code
de: Statuscode

en: You can find more information about HTTP redirect status codes at <a href="@status-codes">@status-codes</a>.
de: Weitere Informationen zu HTTP-Umleitungs-Statuscodes sind unter <a href="@status-codes">@status-codes</a> verfügbar.

en: ID of user who created the URL redirect.
de: ID des Benutzers, der die URL-Umleitung erstellt hat.
