Reference value pair (8.x-1.0) - en to eo translation catalogue (6 entries)

en: Maximum length
eo: Maximuma longo

en: Size of textfield
eo: Grandeco de tekstokampo

en: Autocomplete matching
eo: Kongruado de aŭtomataj kompletigitiloj

en: Placeholder
eo: Lokokupilo

en: Type of item to reference
eo: Speco de referencata elemento

en: Reference method
eo: Metodo de referencado
