Related Block Condition (8.x-1.0) - en to gu translation catalogue (4 entries)

en: enabled
gu: સક્રિય

en: disabled
gu: નિષ્ક્રીય

en: Administration
gu: સંચાલન

en: Not restricted
gu: પ્રતિબંધિત નથી
