Remote image (8.x-1.0-beta1) - en to lt translation catalogue (11 entries)

en: Title
lt: Pavadinimas

en: Image
lt: Nuotrauka

en: Width
lt: Plotis

en: Height
lt: Aukštis

en: Reference
lt: Nuoroda

en: About
lt: Apie

en: Default image
lt: Įprastas vaizdas

en: Alternative text
lt: Alternatyvus tekstas

en: Field types
lt: Laukelių tipai

en: Text that will be shown inside the field until a value is entered. This hint is usually a sample value or a brief description of the expected format.
lt: Tai tekstas kuris rodomas laukelyje iki tol kol įvedama reikšmė. Paprastai tai patarimas kokios reikšmės formato reiktų.

en: The width of the image in pixels.
lt: Paveikslėlio plotis pikseliais.
