ReplayWeb.page Player (1.0.0-beta4) - en to de translation catalogue (5 entries)

en: Custom
de: Benutzerdefiniert

en: Base URL
de: Basis-URL

en: pixels
de: Pixel

en: Maximum height
de: Maximale Höhe

en: Maximum width
de: Maximale Breite
