Request Parameter Condition (8.x-1.0-alpha1) - en to es translation catalogue (5 entries)

en: Value
es: Valor

en: System
es: Sistema

en: Operation
es: Operación

en: Case Sensitive
es: Sensible a mayúsculas y minúsculas

en: Parameter
es: Parámetro
