Request Parameter Condition (8.x-1.0-alpha1) - en to vi translation catalogue (5 entries)

en: Value
vi: Giá trị

en: System
vi: Hệ thống

en: Operation
vi: Thao tác

en: Case Sensitive
vi: Phân biệt chữ hoa/thường

en: Parameter
vi: Tham số
