Require Login (8.x-1.10) - en to nl translation catalogue (3 entries)

en: User login path must be relative.
nl: Loginpad moet relatief zijn.

en: Use relative path to exclude content and other internal Drupal pages. <em>Example: /about/contact</em>
nl: Gebruik een relatief pad om interne Drupal-pagina's uit te sluiten. <em>Bijvoorbeeld: /about/contact</em>

en: Use absolute path to exclude Drupal bootstrap enabled PHP scripts. <em>Example: /path/to/drupal/script/filename.php</em>
nl: Gebruik een absoluut pad om door Drupal-bootstrap ingeschakelde PHP-scripts uit te sluiten. <em>Bijvoorbeeld: /path/to/drupal/script/filename.php</em>
