Reveal.js (8.x-1.0-alpha2) - en to unknown language translation catalogue (7 entries)

en: None
target: Tiada

en: Default
target: Lalai

en: Visible
target: Boleh dilihat

en: Not installed
target: Tidak dipasang

en: Hidden
target: Terselindung

en: Installed
target: Terpasang

en: About
target: Perihal
