Multi Site Status Dashboard (1.1.0) - en to unknown language translation catalogue (39 entries)

en: Title
target: 標題

en: Status
target: 狀態

en: Delete
target: 刪除

en: Item
target: 項目

en: Type
target: 類型

en: Description
target: 描述

en: Version
target: 版本

en: Edit
target: 編輯

en: Settings
target: 設定

en: Save
target: 儲存

en: View
target: 檢視

en: Total
target: 總計

en: Error
target: 錯誤

en: Created
target: 已建立

en: Site name
target: 網站名稱

en: Module
target: 模組

en: Update status
target: 更新狀態

en: Published
target: 已發表

en: Severity
target: 嚴重性

en: Warning
target: 警告

en: OK
target: 確定

en: Details
target: 詳情

en: General
target: 一般

en: Role
target: 角色

en: Users
target: 使用者

en: Last checked
target: 上次最後檢查

en: Result
target: 結果

en: Notice
target: 注意

en: Info
target: 資訊

en: Changed
target: 已變更

en: Debug
target: 除錯

en: Drupal version
target: Drupal 版本

en: Emergency
target: 緊急

en: The name of the site.
target: 網站名稱

en: Alert
target: 警告

en: Critical
target: 嚴重

en: Warnings found
target: 發現警告

en: Errors found
target: 發現錯誤

[ctx: Examined]
en: Checked
target: 已選擇
