Robolytix (8.x-1.0) - en to unknown language translation catalogue (6 entries)

en: Delete
target: حذف

en: Remove
target: حذف

en: General settings
target: تنظیمات عمومی

en: Update
target: به‌روزرسانی

en: Statistics
target: آمار

en: Create
target: ایجاد
