Robolytix (8.x-1.1) - en to unknown language translation catalogue (7 entries)

en: Delete
target: 删除

en: Remove
target: 移除

en: General settings
target: 常规设置

en: Update
target: 更新

en: Statistics
target: 统计

en: Create
target: 创建

en: Custom fields
target: 自定义字段
