RSS embed field (2.0.2) - en to unknown language translation catalogue (6 entries)

en: all
target: alle

en: Items
target: Nyheter

en: RSS Feed
target: RSS-nyhetsstrøm

en: The feed from %site seems to be broken because of error "%error".
target: Strømmen fra %site ser ut til å være ødelagt på grunn av feilen "%error".

en: Placeholder for URL
target: Plassholder for nettadresse

en: Placeholder for link text
target: Plassholder for lenketekst
