RSS embed field (8.x-1.0-rc1) - en to da translation catalogue (6 entries)

en: all
da: alle

en: Items
da: Overskrifter

en: RSS Feed
da: RSS feed

en: Show title
da: Vis titel

en: Hide title
da: Skjul titel

en: The feed from %site seems to be broken because of error "%error".
da: Feedet fra %site virker ikke, pga. fejlen "%error".
