RSS embed field (8.x-1.0-rc1) - en to ko translation catalogue (4 entries)

en: all
ko: 전체

en: Items
ko: 항목

en: RSS Feed
ko: RSS 피드

en: The feed from %site seems to be broken because of error "%error".
ko: %site에서 피드가 "%error" 오류로 인해 연결이 끊어졌습니다.
