Salesforce Suite (8.x-3.0-beta2) - en to unknown language translation catalogue (38 entries)

en: Save configuration
target: 保存配置

en: Status
target: 状态

en: Delete
target: 删除

en: Operations
target: 操作

en: Type
target: 类型

en: Enable
target: 启用

en: Disable
target: 禁用

en: Disabled
target: 禁用

en: Enabled
target: 启用

en: Last Updated
target: 最后更新

en: Version
target: 版本

en: Weight
target: 权重

en: The configuration options have been saved.
target: 配置选项已保存。

en: (none)
target: （无）

en: Label
target: 标签

en: View
target: 查看

en: URL
target: 网址

en: Sync
target: 同步

en: Modules
target: 模块

en: Fields
target: 字段

en: Default language
target: 默认语言

en: Authored on
target: 发布于

en: Token
target: 令牌(Token)

en: Constant
target: 常量

en: Changed
target: 已更改

en: Field Type
target: 字段类型

en: Locked
target: 锁定

en: About
target: 关于

en: - Select -
target: - 选择 -

en: Entity type
target: 实体类型

en: Direction
target: 方向

en: Properties
target: 属性

en: Broken
target: 损坏

en: Login URL
target: 登陆链接

en: Entity Type
target: 实体类型

en: %name field is required.
target: %name 字段是必选项。

en: Dependencies
target: 依赖关系

en: Entity ID
target: 实体ID
