Sanitization (8.x-1.0) - en to gl translation catalogue (4 entries)

en: Settings
gl: Axustes

en: Basic settings
gl: Axustes básicos

en: About
gl: Información

en: Finished with an error.
gl: Finalizou cun erro.
