Schema.org/MedicalEntity (8.x-2.2) - en to unknown language translation catalogue (7 entries)

en: function
target: função

en: - None -
target: - Nenhum -

en: name
target: nome

en: Class
target: Classe

en: description
target: descrição

en: Property
target: Propriedade

en: image
target: imagem
