Screenshot WIdget (8.x-1.0-alpha2) - en to fr translation catalogue (5 entries)

en: Custom
fr: Personnalisé

en: The file could not be uploaded.
fr: Le fichier n'a pas pu être transféré.

en: The data could not be saved because the destination %destination is invalid. This may be caused by improper use of file_save_data() or a missing stream wrapper.
fr: Les données n'ont pas pu être sauvées car la destination %destination est invalide.. Ceci peut etre causé par une mauvaise utilisation de file_save_data() ou le manque d'un conteneur de stream.

en: The data could not be saved because the destination is invalid. More information is available in the system log.
fr: Les données ne peuvent être enregistrées car la destination n'est pas valide. Plus d'informations sont disponibles dans le journal système.

en: The upload directory %directory for the file field %name could not be created or is not accessible. A newly uploaded file could not be saved in this directory as a consequence, and the upload was canceled.
fr: Le répertoire de transfert %directory pour le champ fichier %name ne peut pas être créé ou n'est pas accessible. Le fichier fraîchement transféré ne peut donc pas être enregistré dans ce répertoire et le transfert a été annulé.
