Screenshot WIdget (8.x-1.0-alpha2) - en to ja translation catalogue (5 entries)

en: Custom
ja: カスタム

en: The file could not be uploaded.
ja: ファイルがアップロードできませんでした。

en: The data could not be saved because the destination %destination is invalid. This may be caused by improper use of file_save_data() or a missing stream wrapper.
ja: データの転送先 %destination にデータを保存できませんでした。これは file_save_data() の不適切な使用によるものか、またはストリームラッパーが見つからないことが原因かもしれません。

en: The data could not be saved because the destination is invalid. More information is available in the system log.
ja: 格納先が不正なためデータを保存しませんでした。より詳しい情報は、システムログを参照してください。

en: The upload directory %directory for the file field %name could not be created or is not accessible. A newly uploaded file could not be saved in this directory as a consequence, and the upload was canceled.
ja: ファイルフィールド%nameのアップロードディレクトリ %directory を作成できなかったか、またはアクセスできませんでした。そのため、新たにアップロードされたファイルをこのディレクトリに保存することができず、アップロードはキャンセルされました。
