Search API OpenSearch (1.0.0-alpha6) - en to de translation catalogue (15 entries)

en: Username
de: Benutzername

en: Search
de: Suche

en: Password
de: Passwort

en: Advanced
de: Erweitert

en: Invalid URL
de: Ungültige URL

en: - Disabled -
de: - Deaktiviert -

en: Connection
de: Verbindung

en: If this field is left blank and the HTTP username is filled out, the current password will not be changed.
de: Wenn dieses Feld leer bleibt und der HTTP-Benutzername ausgefüllt wird, wird das aktuelle Kennwort nicht geändert.

en: HTTP Basic Authentication
de: HTTP-Basis-Authentifzierung

en: %type: @message in %function (line %line of %file).
de: %type: @message in %function (Zeile %line in %file).

en: The connector plugin ID
de: Die Connector-Plugin-ID

en: Username for HTTP basic authentication
de: Benutzername für die HTTP-Basisauthentifizierung

en: Password for HTTP basic authentication
de: Passwort für die HTTP-Basisauthentifizierung

en: The connector could not be activated.
de: Der Konnektor konnte nicht aktiviert werden.

en: Index prefix
de: Index-Präfix
