Security Best Pratices (1.0.0-alpha1) - en to gl translation catalogue (5 entries)

en: Status
gl: Estado

en: Disabled
gl: Desactivado

en: Module
gl: Módulo

en: Custom
gl: Personalizado

en: Select
gl: Selección múltiple
