Select 2 (8.x-1.0-beta4) - en to kn translation catalogue (4 entries)

en: User interface
kn: ಬಳೆಕೆದಾರರ ಇಂಟರ್ಫೇಸ್

en: On
kn: ಚಾಲಿತ

en: Off
kn: ಜಡ

en: Autocomplete
kn: ಸ್ವಯಂಪೂರ್ಣಗೊಳಿಕೆ
