Session Inspector (1.0.0-alpha1) - en to ar translation catalogue (8 entries)

en: Operations
ar: عمليات

en: This action cannot be undone.
ar: لا يمكن التراجع عن هذة العملية.

en: Timestamp
ar: التوقيت الزمني

en: Location
ar: الموضع

en: Current
ar: الحالي

en: Configuration
ar: الإعدادات

en: Browser
ar: المتصفّح

en: Testing
ar: جار الاختبار
