User Session Management and Monitoring (1.0.0) - en to hu translation catalogue (7 entries)

en: Timestamp
hu: Időbélyeg

en: Hostname
hu: Kiszolgáló neve

en: Operation
hu: Művelet

en: Browser
hu: Böngésző

en: Save Configuration
hu: Beállítások mentése

en: Sessions
hu: Munkamenetek

en: Login Settings
hu: Bejelentkezési beállítások
