SessionLess (2.0.1) - en to unknown language translation catalogue (1 entry)

en: Form build-id mismatch detected while attempting to store a form in the cache.
target: Manglende samsvar for skjemaets build-id ble oppdaget da du forsøkte å lagre et skjema i hurtigbufferet.
