Field Default Values (1.0.0) - en to unknown language translation catalogue (7 entries)

en: Field
target: میدان

en: URL
target: نشانی

en: Maximum
target: حداکثر

en: Configuration
target: پیکربندی

en: Link text
target: متن واصلی

en: Default value
target: مقدارپیشفرض

en: Minimum
target: حداقل
