Field Default Values (1.0.0) - en to unknown language translation catalogue (6 entries)

en: Maximum
target: Máximo

en: Default Value
target: Valor Predefinido

en: Configuration
target: Configuração

en: Link text
target: Texto da ligação

en: Default value
target: Valor predefinido

en: Minimum
target: Mínimo
