Field Default Values (1.0.0) - en to unknown language translation catalogue (8 entries)

en: Field
target: 字段

en: URL
target: 网址

en: Maximum
target: 最大值

en: Default Value
target: 默认值

en: Configuration
target: 配置

en: Link text
target: 链接文字

en: Default value
target: 默认值

en: Minimum
target: 最小值
