Field Default Values (1.0.0) - en to unknown language translation catalogue (7 entries)

en: Field
target: 欄位

en: Maximum
target: 最大值

en: Default Value
target: 預設值

en: Configuration
target: 設定

en: Link text
target: 連結文字

en: Default value
target: 預設值

en: Minimum
target: 最小值
