Field Default Values (1.0.1) - en to unknown language translation catalogue (7 entries)

en: Field
target: فیلد

en: URL
target: نشانی

en: Maximum
target: حداکثر

en: Configuration
target: پیکربندی

en: Link text
target: متن پیوند

en: Default value
target: مقدار پیش‌فرض

en: Minimum
target: حداقل
