Site Guardian Dashboard (1.0.0-beta1) - en to unknown language translation catalogue (26 entries)

en: Title
target: Tajuk

en: Author
target: Pengarang

en: Disabled
target: Dinyahbolehkan

en: Enabled
target: Dibolehkan

en: Administration
target: Pentadbiran

en: Yes
target: Ya

en: No
target: Tidak

en: Link
target: Pautan

en: Name
target: Nama

en: Export
target: Eksport

en: View
target: Pandangan

en: Refresh
target: Segarkan semula

en: Updated
target: Telah dikemaskinikan

en: Unknown
target: Tidak diketahui

en: Database type
target: Jenis pangkalan data

en: Created
target: Diciptakan

en: Off
target: Tutup

en: Never
target: Tidak sekali-kali

en: Published
target: Diterbitkan

en: Promoted to front page
target: Dipromosikan ke laman depan

en: Authored on
target: Dikarang pada

en: warning
target: amaran

en: Dashboard
target: Papan pemuka

en: The file could not be uploaded.
target: Fail tidak dapat dimuat naik.

en: PHP memory limit
target: Had memori PHP

en: Database updates
target: Pengemaskinian pangkalan data
