ShrinkTheWeb Screenshot Thumbnails (8.x-1.0) - en to uk translation catalogue (23 entries)

en: Log
uk: Журнал

en: Enable
uk: Увімкнути

en: Disable
uk: Вимкнути

en: Disabled
uk: Вимкнено

en: Enabled
uk: Увімкнено

en: Link
uk: Посилання

en: Settings
uk: Налаштування

en: px
uk: пікс

en: Timestamp
uk: Мітка часу

en: Error
uk: Помилка

en: Domain
uk: Домен

en: Quality
uk: Якість

en: Full
uk: Повністю

en: seconds
uk: секунд(и)

en: Token
uk: Замінник

en: Secret key
uk: Секретний ключ

en: Debug
uk: Зневадження

en: Not set
uk: Не встан.

en: An error has occurred.
uk: Сталася помилка.

en: Invalid
uk: Некоректно

en: Max height
uk: Максимальна висота

en: Access key
uk: Ключ доступу

en: Hash
uk: Геш
