ShrinkTheWeb Screenshot Thumbnails (8.x-1.1) - en to unknown language translation catalogue (28 entries)

en: Description
target: 描述

en: Log
target: 日志

en: Enable
target: 启用

en: Disable
target: 禁用

en: Disabled
target: 禁用

en: Enabled
target: 启用

en: Link
target: 链接

en: Settings
target: 设置

en: Name
target: 名称

en: px
target: 像素

en: Timestamp
target: 时间戳

en: Error
target: 错误

en: Domain
target: 域

en: Quality
target: 质量

en: Full
target: 完整

en: seconds
target: 秒

en: Token
target: 令牌(Token)

en: Installed
target: 已安装

en: Debug
target: 调试

en: Not set
target: 未设置

en: An error has occurred.
target: 发生错误。

en: Invalid
target: 无效的

en: Max height
target: 最大高度

en: Hash
target: 哈希

en: Version: @module-version
target: 版本：@module-version

en: Requires: @module-list
target: 依赖：@module-list

en: Required by: @module-list
target: 支持：@module-list

en: Machine name: <span dir="ltr" class="table-filter-text-source">@machine-name</span>
target: 机读名称：<span dir="ltr" class="table-filter-text-source">@machine-name</span>
