ShrinkTheWeb Screenshot Thumbnails (8.x-1.1) - en to unknown language translation catalogue (16 entries)

en: Description
target: شرح

en: Enable
target: فعال

en: Disable
target: غیرفعال

en: Disabled
target: غیرفعال

en: Enabled
target: فعال

en: Link
target: واصلی

en: Settings
target: تنظیمات

en: Name
target: نام

en: Timestamp
target: الگوی زمانی

en: Error
target: خطا

en: Domain
target: دامنه

en: Full
target: کامل

en: Token
target: توکن

en: Installed
target: نصب شده

en: Debug
target: اشکال زدایی

en: An error has occurred.
target: خطایی رخ داده است.
