Shunt (8.x-2.0-beta1) - en to ka translation catalogue (4 entries)

en: Save configuration
ka: კონფიგურაციის შენახვა

en: Description
ka: აღწერა

en: Name
ka: სახელი

en: Provider
ka: პროვაიდერი
