Shunt (8.x-2.0-beta2) - en to unknown language translation catalogue (9 entries)

en: Delete
target: Slett

en: Cancel
target: Avbryt

en: Description
target: Beskrivelse

en: Enable
target: Aktiver

en: Disable
target: Deaktiver

en: Disabled
target: Deaktivert

en: Enabled
target: Aktivert

en: Label
target: Etikett

en: label
target: etikett
