Shunt (8.x-2.0-beta2) - en to unknown language translation catalogue (10 entries)

en: Status
target: وضعیت

en: Delete
target: حذف

en: Cancel
target: لغو

en: Description
target: شرح

en: Enable
target: فعال

en: Disable
target: غیرفعال

en: Disabled
target: غیرفعال

en: Enabled
target: فعال

en: Label
target: برچسب

en: ID
target: هویت
