Shunt (8.x-2.0-beta2) - en to unknown language translation catalogue (12 entries)

en: Delete
target: Apagar

en: Cancel
target: Cancelar

en: Description
target: Descrição

en: Enable
target: Habilitar

en: Disable
target: Desabilitar

en: Disabled
target: Desativado

en: Enabled
target: Habilitado

en: Label
target: Rótulo

en: label
target: rótulo

en: Hello world!
target: Olá mundo!

en: Performance and scalability
target: Performance e escalabilidade

en: Example modules
target: Módulos de exemplo
