Shunt (8.x-2.0-beta3) - en to eu translation catalogue (8 entries)

en: Status
eu: Egoera

en: Delete
eu: Ezabatu

en: Cancel
eu: Bertan behera utzi

en: Description
eu: Azalpena

en: Reset
eu: Garbitu

en: Label
eu: Etiketa

en: ID
eu: IDa

en: Trip
eu: Ibilaldia
