Shunt (8.x-2.0-beta3) - en to unknown language translation catalogue (5 entries)

en: Status
target: நிலை

en: Delete
target: நீக்குக

en: Cancel
target: (இ)ரத்து செய்க

en: Description
target: விவரிப்பு

en: Reset
target: மீளமைக்க
