Shunt (8.x-2.0-beta4) - en to km translation catalogue (7 entries)

en: Status
km: ស្ថានភាព

en: Delete
km: លុប

en: Cancel
km: បោះបង់

en: Description
km: សេចក្ដី​ពិពណ៌នា

en: Reset
km: កំណត់​ឡើង​វិញ

en: Label
km: ស្លាក

en: Protected
km: ដែល​ត្រូវ​បាន​ការពារ
