Shunt (8.x-2.0-beta4) - en to gl translation catalogue (8 entries)

en: Status
gl: Estado

en: Delete
gl: Borrar

en: Cancel
gl: Cancelar

en: Description
gl: Descrición

en: Reset
gl: Reiniciar

en: Label
gl: Etiqueta

en: Protected
gl: Protexido

en: label
gl: etiqueta
